
\documentclass{article}
\usepackage{siunitx}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\noindent\numlist{10;20;30}\\
\SIlist{0.13;0.67;0.80}{\milli\metre}\\ 
\numrange{10}{20}\\
\SIrange{0.13}{0.67}{\milli\metre}\\
\end{document}
