
\documentclass{article}
\usepackage[width=6cm,height=7cm]{geometry}
\usepackage{microtype}
\pagestyle{empty}
\begin{document}

\fbox{%
\begin{minipage}{0.75\textwidth}
   Je souhaite encadrer tout un
   paragraphe, sur plusieurs lignes.
\end{minipage}
}

\end{document}
