
\documentclass{article}
\usepackage[body={8cm,8cm}]{geometry}
\usepackage{amssymb} % pour \mathbb
\usepackage{lmodern}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
Avant et après modification du 
paramètre~:
\[
A_x = \left\{ \frac{x^k}{k} \middle| 
      k \in \mathbb{N}^* \right\}
\]
\[
\setlength{\delimitershortfall}{%
     -10pt}
A_x = \left\{ \frac{x^k}{k} \middle| 
      k \in \mathbb{N}^* \right\}
\]
\end{document}
