
\documentclass{article}
  \usepackage[width=6cm]{geometry}
  \usepackage{lmodern}
  \pagestyle{empty}

\begin{document}
Ceci est un paragraphe de texte de taille normale,
comme vous pouvez le voir.
Son interligne est également normal.

\bigskip

{\scriptsize
Ceci est un paragraphe de texte de taille réduite,
approchez-vous un peu pour le lire.
Mais son interligne reste normal.}

\bigskip

{\scriptsize
Ceci est un paragraphe de texte de taille réduite,
approchez-vous un peu pour le lire.
Ici, son interligne est adapté au texte.\par}

\end{document}
