
\documentclass{article}
  \usepackage[width=9cm]{geometry}
  \usepackage{lmodern}
  \usepackage[french]{babel}

  \pagestyle{empty}
  \reversemarginpar
\begin{document}
La valeur du paramètre temps est fixée
à 12~minutes\marginpar{AC}. En tenant
compte de cette hypothèse, les résultats
obtenus sont les suivants : \ldots
\end{document}
