
\documentclass[showtrims]{memoir}
\mag=200

\setstocksize{216mm}{146mm}
\settrimmedsize{210mm}{140mm}{*}
\settrims{3mm}{3mm}
\setlrmarginsandblock{20mm}{15mm}{*}
\setulmarginsandblock{20mm}{20mm}{*}
% \trimLmarks
\checkandfixthelayout
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\lipsum[1-3]
\end{document}
