
\documentclass{article}
\usepackage{printlen}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\newlength{\foo}
\setlength{\foo}{12pt}
\uselengthunit{mm}
\verb|\foo| vaut \rndprintlength{\foo} (valeur arrondie de \printlength{\foo}).
\end{document}
